开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

生物电放大器采购结果公示

发布时间:2025-01-10 点击数量:10

单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

生物电放大器。

二、项目预算

19.5万元。

三、公示时间

2025年1月10日至2025年1月14日。

四、评审委员会组成

宁旭、乔梁、王建杰

五、评审结果

根据经评审的最低价法排名,评审委员会推荐排名第一的重庆贝奥科技有限公司为预成交供应商,预成交总金额18.96万元。具体信息如下:

供应商名称

最终报价价(元)

排名

重庆贝奥科技有限公司

189600.00

1

其他候选人:重庆博尔科生物科技有限公司(第二成交候选人)、重庆奥怡生物技术有限公司(第三成交候选人)、重庆江柏科技有限公司(第四成交候选人)。

七、联系人及联系方式

联系人:杨静怡 电话:18290257553

联系人:徐 林 电话:13638361983

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来