开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

询价结果公示

发布时间:2024-12-16 点击数量:10

我单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

爪抓力测试仪

二、项目预算

X万元

三、公示时间

2024年12月13日至2024年12月16日

四、评审委员会组成

赵立  徐刚  卢曙光

五、评审结果

经评审,本项目有效投标人不足三家,该项目流标。

六、联系人及联系方式

联系人:熊老师

电话:023-68771758

七、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来