开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

液晶显示屏采购及自助区隔断施工改造询价结果公示

发布时间:2024-12-04 点击数量:33

单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

为师生服务公示屏及自助区施工改造

二、项目编号

2024-JLJYAD-WZ-014

三、项目预算

5万元

四、公示时间

2024年12月4日至2024年12月6日

五、评审委员会组成

吴浩、杨文铭、杨文琦

六、评审结果

根据经评审的最低价法排名,评审委员会推荐排名第一的重庆众为升通科技有限公司为预成交供应商,预成交总金额4.58万元。具体信息如下:

供应商名称

最终报价(元)

排名

重庆众为升通科技有限公司

45800.00

1

其他候选人:供应商1:泰屹立(重庆)建筑工程设计有限公司;2:四川蓝睿商贸有限公司;3:重庆人从众科技有限公司;4:重庆烽盛优科技有限公司。

七、联系人及联系方式

联系人:蔡老师

电话:023-68772082     

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来