开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

二氧化碳细胞培养箱项目废标公告(2024-JLJYAR-W4018)

发布时间:2024-12-03 点击数量:10

单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

二氧化碳细胞培养箱  

二、项目编号

2024-JLJYAR-W4018 

三、项目预算

11.0万元

四、公示时间

2024年12月4日至2024年12月6日

五、评审委员会组成

刘宝、闫小晶、钟志凤

六、评审结果

经评审委员会一致确认,合格供应商不足三家,竞争不充分,该项目终止评审(废标)。

七、联系人及联系方式

联系人:赵老师  电话:13609421627

联系人:阳老师  电话:18657630165

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来