开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

采购结果公示

发布时间:2024-12-03 点击数量:10

单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

电子实验天平(8台)

二、项目编号

2024-JLJYAP-W4018

三、项目预算

16万元

四、公示时间

2024年12月3日至2024年12月6日

五、评审委员会组成

方立超、曾嵘、杨胜乾

六、评审结果

根据经评审的最低价法排名,评审委员会推荐排名第一的重庆博海达诚医疗器械有限公司为预成交供应商,预成交总金额14.32万元。具体信息如下:

供应商名称

最终报价(元)

排名

重庆博海达诚医疗器械有限公司

143200.00

1

其他候选人:供应商1: 重庆潽睿斯芯生物技术有限公司;2:楷泽南芯(重庆)医疗科技有限公司。

七、联系人及联系方式

联系人:王助理

电话:023-68752318          

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来