开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

近红外荧光分光光度计项目采购结果公示

发布时间:2024-11-21 点击数量:10

我单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

近红外荧光分光光度计。

二、项目编号

2024-YFXHJJ-0008。

三、项目预算

15.5万元

四、公示时间

2024年11月21日至2024年11月25日。

五、评审小组成员

张卫军、徐刚、王成

六、评审结果

根据本项目要求,采取询价方式采购,建立3人评审小组负责该项目的评审工作。经全体成员实名推荐,选举张卫军为评审小组组长。

评审小组根据询价文件规定的评审要求和方法步骤,分别审查了5家公司的报价文件,通过2家。因其中3家未通过评审,不满足询价要求,建议重新发布询价公告,现予以废标。

七、联系人及联系方式

联系人:汪老师

电话:15111929151

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来