开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

全自动动物血液分析仪询价公告(2024-YFXRD-0006)

发布时间:2024-09-04 点击数量:10

我单位就以下项目进行国内询价,该项目资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称:全自动动物血液分析仪

二、项目编号:2024-YFXRD-0006

三、项目预算:19万元

四、项目概况:

序号

货物名称

规格型号

技术要求

计量

单位

数量

交货

时间

交货地点

备注

1

全自动动物血液分析仪

详见附件

详见附件

1

2024年10月

重庆


说明

1.报价方须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效报价。

※2.报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。

3.报价方必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。

五、报价方资格条件

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的,非国有销售型企业的股东和管理人员(法定代表人、董事、监事)之间存在近亲属、相互占股等关联的,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

(三)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单,未在军队采购失信名单禁入处罚期内,未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人。

(四)本项目不接受联合体报价。

六、询价文件申领时间、方式

(一)申领时间:自公告发布之日起至2024年9月15日

(二)申领方式:同询价公告一并挂网,自行下载。

七、报价文件递交开始和截止时间及地点、方式

(一)报价文件递交开始时间:2024年9月6日0时0分(北京时间)。

(二)报价文件递交截止时间:2024年9月15日0时0分(北京时间)。

(三)报价文件递交地点:重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

报价文件递交方式:由报价方法定代表人或授权代表现场递交报价文件,不接受邮寄等其他方式。

报价文件递交要求:签字盖章完善并密封递交,否则其报价将被拒绝;报价文件袋中提供完整标书一份(参照军队物资类项目公开招标投标文件的要求)。

八、报价时间、地点

(一)报价时间:同报价截止时间。

(二)报价地点:同报价地点。

九、本采购项目相关信息在《开云体育入口开云体育怎么样官网》(/)上发布。

十、采购单位联系方式

联系人:何老师

电话:023-68771578

邮箱地址:rdyx_xn@aliyun.com


附件:  询价文件.docx


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来