开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

项目采购结果公示

发布时间:2024-05-16 点击数量:229

我单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

细胞计数仪

二、项目编号

2024-JLJYAR-W0004 

三、项目预算

7.0万元

四、公示时间

2024年05月16日至2024年05月22日

五、评审委员会组成

王艾平、徐刚、周思敏

六、评审结果

根据经评审的最低价法排名,评审委员会推荐排名第一的重庆元领科技有限公司为预成交供应商,预成交总金额4.58万元。具体信息如下:

供应商名称

最终报价价(元)

排名

重庆元领科技有限公司

45800

1

其他候选人:重庆萌润生物科技有限公司(第二成交候选人)、重庆飞世曼科技有限公司(并列第三成交候选人)、重庆银池科技发展有限公司(并列第三成交候选人)、重庆琨大医疗科技有限公司(第五成交候选人)、成都一宜科技有限公司(第六成交候选人)。

七、联系人及联系方式

联系人:赵老师  电话:13609421627

联系人:阳老师  电话:18657630165

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来