开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

小鼠强迫运动转轮系统采购结果公示 (2024-YFXLW-W1005)

发布时间:2024-04-26 点击数量:435

我单位就以下项目进行了询价,现将本次评审结果公示如下:

一、项目名称

小鼠强迫运动转轮系统

二、项目编号

2024-YFXLW-W1005

三、项目预算

15万元

四、公示时间

2024426日至2024430

五、评审小组成员

叶枫   王灵巧   韩松伶

六、评审结果

根据经评审的最低价法排名,评审委员会推荐排名第一的重庆万德福生物科技有限公司为预成交供应商,预成交总金额10.2万元。具体信息如下:

供应商名称

最终报价(元)

排名

重庆万德福生物科技有限公司

102000

1

重庆伊塔实验室设备有限公司

124000

2

重庆苏源水处理设备有限公司

147700

3

重庆阳极科技有限公司

158000

4

其他候选人:重庆伊塔实验室设备有限公司(第二成交候选人)、重庆苏源水处理设备有限公司(第三成交候选人)

七、联系人及联系方式

联系人:陈老师

联系电话:13153515990

八、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来