开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

灭菌锅流标公示 (2024-YFXLW-W1002)

发布时间:2024-04-26 点击数量:389

一、项目名称

灭菌锅

二、项目编号

2024-YFXLW-W2001

三、项目预算

7.4万元

四、公示时间

2024426日至2024430

五、流标原因

本项目截止报价时间,报名供应商数量不足3家,该项目流标。

、联系人及联系方式

联系人:陈老师

联系电话:13153515990

、质疑处理

如有关供应商对评标结果存在异议,可在公示期内以书面形式向我单位提出质疑,我单位将在收到质疑后七个工作日内,向提出质疑的供应商做出书面答复。


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来