开云体育入口开云体育怎么样

站内搜索:

开云体育入口开云体育怎么样:

开云体育入口开云体育怎么样:零星采购

当前位置:

首页  零星采购 >

某部家属区线缆管网调整改建项目成交结果公示

发布时间:2023-02-24 点击数量:210

一、项目编号:2023—JLJYAH—G4002

二、项目名称:某部家属区线缆管网调整改建项目

三、公示时间:2023年2月24日至2023年2月27日

四、评审结果:

第一名:广东南方电信规划咨询设计院有限公司,报价165319.53元。

第二名:重庆市永川区欣众电脑科技有限公司,报价180791.20元。

第三名:四川天启华宇科技有限公司,报价183585.20元。

五、预成交供应商:

    广东南方电信规划咨询设计院有限公司

六、其他说明:

如有对以上预中标结果存在异议,可在公示期内,以书面形式向我部提出质疑,我部将在收到书面质疑起7个工作日内,向质疑投标人做出书面答复。

对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢。

七、联系人及联系方式:

占先生  18696779979

八、监督人及联系方式:

王先生  19923157044


开云体育怎么样知乎-驱动中国-传递价值驱动未来